# Что не так со "Стальным Алхимиком"?

Ардо вин Акисс

Страница книги <https://1.selflib.me/what_is_wrong_with_the_fullmetal_alchemist_>

Введение и первая серия

Рано или поздно любой анимешник открывает для себя вселенную Хирому Аракавы, в которой низкорослые читеры-алхимики с «антеннками» на голове легким хлопком в ладошки перестраивают в произвольном порядке молекулярную, а в самых запущенных случаях еще и атомарную структуру веществ, оправдывая сей беспредел сакральным «законом равноценного обмена» и расшаркиваниями типа «мы же ученые!»


«Мы не можем получить что-то из ничего, за все нужно вносить соразмерную плату!» – говорят они, но мы то знаем, что кремний в железо превращается в процессе термоядерного синтеза, который требует просто океаны энергии... Но не будем о грустном, в аниме-вселенных есть и более бредовые миры. Бессмертный Ван Пис, например (^_^обожание^_^).


Итак, экранизация «Стального Алхимика» 2003 года. По мнению миллионов, одно из лучших аниме в истории, которое, кстати (на Лурке вычитано), целых два раза крутили по японскому ТВ! Автор сей статейки, пересматривая ФМА в четвертый раз, не может с ними не согласиться. И все же речь будет вестись именно о его косяках. Можете бить и ругать, борцы за правду все стерпят.


Итак (автор повторяется, ага), первый косяк, замеченный при просмотре первой серии аниме 2003 года. Нога Эдварда Элрика. Вернее, ее отсутствие и вытекающие из этого последствия. Где фонтан крови, хлещущий из бедренной артерии? Кстати, ее повреждение убивает человека в считанные минуты, если только не будет наложен жгут. Был он или нет, будем смотреть дальше, но здравый смысл подсказывает, что 11-летний ребенок погиб, господа. Весь последующий «Стальной Алхимик» – галлюциногенный бред мозга Эда, загибающегося от недостатка кислорода.


Но мы забудем про этот незначительный факт и продолжим просмотр, до событий в славном городе Лиоре. Все помнят, как церковный служка «застрелил» пустотелого Альфонса Элрика? Еще что-то самодовольное говорил про то, что один готов. Кем, кем надо быть, чтобы не заметить, что доспехи пустые, и ничьи мозги вышиблены не были? Конченым имбецилом? Шлем, кстати, даже продырявлен не был, так что на чем был основан вывод, что Ал мертв? Непонимание, господа, непонимание.


Но Альфонс Элрик еще не раз станет генератором откровенно бредовых ситуаций, которые еще будут рассмотрены, а пока двинемся дальше.


Первый бой Эдварда Элрика со стремным священником бога Лета, до жути напоминающим персонажа из манги «Берсерк». Алхимия юзается самым безобразным образом, в основном за счет наличия у антогониста маленькой скромной вундервафли под названием «философский камень». Но он на то и вундервафля, чтобы класть болт на законы природы, а вот косяк был допущен самим Стальным, который люто отстаивал теорию ограниченных возможностей алхимии. Итак, внимание! Эдвард Элрик... создал копье!


«Ну и что? – скажете вы. – Это же алхимия, трансмутация неживого и все такое.»


Да, конечно, но он создал его из песка. Создать из неорганики органику (древко) – это, товарищчи, сильно. Насколько сложнее молекулярная структура древесины молекулярной структуры песка? Ну, попробуйте сравнить конструкцию деревянных счетов из магазина (их все должны знать, а кто не знает – школота необразованная) с конструкцией электронного устройства, с экрана которого вы читаете данный текст. И Эд еще жаловался на жажду в пустыне... Да он может песок в воду превращать! Мессия!


На этом сделаем небольшой перерыв, автор статьи будет третью серию смотреть. До встречи, дорогие читатели.

Повелители времени и читеры

В третьей серии автор статьи узрел таки подобие жгутов на руке и ноге Эдварда Элрика, так что оставим вопрос оказания первой помощи на совести Альфонса, который после неудачной трансмутации мамы был помножен на ноль, но возвращен в виде бестелесного духа и прикреплен к доспехам. За одну-две минуты возвращен, раз успел остановить кровотечение у старшего брата.


Ну а теперь замеченный косяк в серии. Пройдя курс реабилитации, Эд решил, что ему стоит размяться, помутузив стальную броню Ала, и заодно автоброню проверить. В финале мы видим, как удачный пинок отправляет младшего брата в прохладную озерную воду.


Прощай, Ал, мы будем скорбеть. Почему? Ну, потом нам расскажут, как именно была возвращена его душа и почему доспехи нельзя мочить.


Переходим к четвертой серии, в начале которой узнаем, что скилл рисования алхимических кругов у братьев приближен к уровню «Бог». За пару секунд идеально нарисовать сложную геометрическую фигуру без инструментов, чтобы поймать мелкого воришку на вокзале – это круто, товарищчи. Потом, кстати, еще увидим, как Эд уже за долю секунды нарисует веточкой еще один круг, чтобы заморозить воду в реке и спасти одну невинную душу. До уровня «Бог» ему всего одна ступенька осталась...


Идем дальше. Узнаем, что Эдвард Элрик, будущий Стальной Алхимик, лах. Главный злодей серии, алхимик Маджихал, пачками присоединяет души невинно убиенных девушек к куклам и не расстается при этом со своими конечностями. Учись, студент по имени Эдвард Элрик. А потом начинаем подозревать, что вся серия – лютая отсебятина, к которой Аракава вообще не имеет никакого отношения: возлюбленная Маджихала, Карин, ради которой он занимается уничтожением генофонда деревни, на самом деле жива. Возникает вопрос: с чего алхимик взял, что она погибла, и кто похоронен вместо нее на кладбище? И совсем хорошо зрителю становится, когда Маджихал забивает болт на закон равноценного обмена и превращает небольшое долото в меч, без всякого философского камня. Лютый читер, что тут скажешь. Но наш ГГ тоже не лыком шит, потому что зритель наконец узнает, что его скилл нарисования алхимических кругов таки прокачан до уровня «Бог», потому что кружочки и линии, с помощью которых была произведена трансмутация лепестков роз до состояния кавайной ленточки, возникли мгновенно. Сцуко, Эд, ты бог.


Просмотр аниме «Стальной Алхимик» 2003 года выпуска, с качественным русским дубляжом, продолжается.

Повелители времени и пространства

Косяки пятой серии показались автору статьи не заслуживающими внимания, поэтому остановку принято сделать на шестой, хотя и она очень бедна на несостыковки и ляпусы. В доме Шо Такера за столом его дочь Нина обращает внимание на то, что Альфонс Элрик ничего не ест. Младший брат, чтобы ее успокоить, поднимает забрало шлема и бросает внутрь батон. Честно скажу, такого корявого развода невинного ребенка автор статьи еще не видел... И попробуйте, кстати, бросить в пустую железную бочку батон похожего размера (в упаковке, чтобы продукты не переводить). Вас, наверное, удивит гул, который раздастся изнутри. Ал, конечно, не бочка и не ведро, но акустика внутри пустых стальных доспехов должна быть отменной.


Также в серии присутствует сцена преждевременных родов жены Хьюза. В предыдущей было сказано, что она на пятом месяце беременности, так что непонятно, куда создатели аниме дели минимум три месяца, проведенных братьями в доме Шо Такера. Хоть бы филлер какой сочинили, штоле...


Кстати об экзамене на звание государственного алхимика, на котором Эдвард продемонстрировал способность к трансмутации без алхимического круга. Косяка нет, но автор статьи считает, что с нарисованием алхимических кругов уровня «Бог» Эду это и нафиг не надо (шютка).


Седьмая серия, автор статьи жадно потирает руки от предвкушения. И начнем с дочери Хьюза, у которой, согласно аниме, волосы собраны в хвостики. Да она родилась только в прошлой серии! Какие волосы, какие прически? Куда делся еще минимум год, который Эд и Ал провели в доме Шо Такера?! Непонимание...


Далее, Шо Такер, алхимик Связующей Жизни, трансмутирует свою дочь Нину и пса Александра в химеру. Эд в ярости, Эд бьет Такера по лицу. Правой рукой, которая автоброня. Автор предполагает, что в детстве алхимик Связующей Жизни получил тяжелую травму челюсти, после которой все ее кости были заменены хирургами на титановые. Ну а как еще объяснить, что после первого удара Шо Такер с улыбкой на роже продолжил разговор, не выплюнув ни единого зуба?


И самый печальный момент серии, да простят автора статьи фанаты аниме... Ишварец Шрам, перс кульный и рульный, расщепляет на составляющие тело химеры, созданной Шо Такером. Эд обнаруживает останки, размазанные по стене в виде силуэта химеры, хотя в аниме видно, что Шрам, уничтожая химеру, сидел сбоку от этой стены, и на нее в том виде, который мы наблюдаем вместе с Эдом и Алом, кровь и расщепленная плоть попасть никак не могли.

Неканон и символичность

Данную часть статьи автор полностью посвящает восьмой серии, и причин на это целых две:


1. Восьмая серия ставит точку в непродолжительном флэшбеке, посвященном становлению Эдварда Элрика как Стального Алхимика;


2. Автор еще не пересмотрел девятую серию.


Начать можно с того момента, когда Барри Мясник схватил Эда и привязал его цепью к стулу, предварительно отсоединив стальной протез. Местный маньяк в наивности своей считал, что алхимик, который творит трансмутационные непотребства путем хлопанья в ладоши, не сможет использовать свое колдунство, имея в наличии только одну руку. Бедный Барри, он не видел предыдущие серии и не знал, что у Эда навык нарисования алхимических кругов находится на уровне «Бог». Стальной стальным болтом на стальном звене цепи начертил микроскопическую окружность с глубокими и четкими линиями, причем не глядя. Серьезно насчет микроскопической, ее диаметр не намного превосходил диаметр самого «чертежного инструмента». Автор статьи задумывается над тем, может ли быть такое, что разработчики сериала выпустили новый патч и уровень «Бог» в навыке нарисования алхимических кругов больше не предел?


Сотворив свое новое чудо, Эдвард Элрик вступает в бой с Барри, и вот тут-то начинается что-то непонятное. Эд кричит, Эд паникует, Эд едва не визжит от страха. Простите, шта? Разве Эд не проходил сквозь огонь, воду и медные трубы во время тренировок у учителя братьев? Разве Эд, потеряв во время неудачной трансмутации мамы свою ногу, добровольно не отдал еще и руку, чтобы спасти Ала? Разве Эд не сражался с Маджихалом насмерть? Последний погиб у него на глазах, кстати. Так откуда вся эта паника? С чего вдруг он испугался смерти? Непонимание...


Чтобы отвлечься от грустных размышлений, автор статьи предлагает читателям обратить внимание на одну крохотную деталь, которую можно было заметить еще в прошлой серии. А именно широкий полосатый пояс Шрама, большей частью скрытый под рубашкой. Если смотреть с небольшого расстояния, то создастся впечатление, что полос на поясе пять: три черных и две оранжевых. Вот так вот.

Самоуправство и беспредел

Автор статьи добрался до девятой серии, посмотрел ее и понял, что ничего не понял. Он еще допускает возможность того, что управляющий угольных шахт Юсвела может иметь право устанавливать размер зарплат рабочих, занятых добычей стратегически важного для армии ресурса (действие аниме происходит в стране с военной диктатурой, кстати). Но чтобы этот самый управляющий мог вот так спокойно передать свои полномочия левому лицу, пусть оно и государственный алхимик... Да, по сюжету на этот шаг Йоки (имя управляющего) сподвигли сотни тонн золота, которые ему предложил Эдвард Элрик, и чтобы скрыть сей позорный факт от правительства, он сочинил бумажку-дарственную на имя Стального, но все равно, какого лешего? Управляющий должен назначаться сверху, и он не может передавать в распоряжение постороннего государственную собственность! У автора статьи возникло стойкое ощущение того, что одна из сторон, заключивших договор, относится к разряду сказочных долбоебов.


Начнем с Эдварда Элрика. Он с такой серьезностью отнесся к бумажке, на которой, по идее, присутствуют только печать и подпись самого Йоки, а не министра тяжелой и угольной промышленности (или кто там в аниме должен управляющих на шахты назначать). Юридической силы в договоре ноль, управляющий подозревается в жестоком разводе несовершеннолетнего на золотые слитки.


Переходим к Йоки. Он воспылал страстью к золоту в размерах, приближенных к стратегическому запасу драгметаллов какой-нибудь небольшой страны, и даже не спросил, откуда у Эда столько карманных денег. Наверное, управляющий забыл, что алхимики – они, как бы так сказать помягче, алхимики, и из руды золото штамповать умеют, пусть это и незаконно. А еще Йоки не воспользовался фиктивностью договора, когда желтый металл трансмутировался взад.


В итоге автор статьи затрудняется с выводом, кто же в девятой серии сказочный долбоеб, но то, что протагонисту повезло с антагонистом – факт.

Медицина и борьба с преступностью

Во время просмотра десятой серии автор сей статьи осознал всю глубину темной стороны Эдварда Элрика, но начать обзор ляпов предпочтет с самого начала, когда в Акрое на Стального цепляют наручники. Он, видите ли, алхимик, а в городе как раз промышляет загадочный вор, трансмутирующий материю направо и налево. Что именно смутило автора? Задержать алхимика за алхимию в мире, где алхимия официально заняла место науки и получила повсеместное распространение – это сильно, товарищчи. Тем более, что вор в городе действует уже давно, а Эд с Алом только-только с поезда сошли. Впрочем, тупые жандармы – классика жанра.


Идем дальше, Эд во время допроса зарабатывает легкое пищевое отравление (нет, его не пытали, кормили просто) и отправляется в больницу, где его мгновенно ставят на ноги простым уколом не пойми куда. Ни промываний желудка, ни килограммов активированного угля... Автор статьи очень хочет, чтобы уровень современной медицины достиг тех же высот, что и во вселенной ФМА.


Идем еще дальше, первое столкновение Эдварда Элрика с вором по имени Сирена. Как вы, наверное, уже догадались, вор – это она, воровка, но Эду, чтобы понять это, потребовалось свалить красотку на землю и полапать за грудь. Да, он никак не мог рассмотреть бюст четвертого размера и округлую попку при ярком лунном свете, потому что их скрывала облегающая черная ткань эротишного костюма. Или все-таки мог? Если да, то Эд тот еще проказник, хе-хе.


К слову, данная сцена продемонстрировала интеллектуальное превосходство Сирены над подавляющим большинством алхимиков (Правило 95% в действии). Она не парится с нарисованием алхимических кругов или их ношением на предметах одежды и аксессуарах, тематическая татуировка нанесена на ее грудь. Благодаря этому воровка демонстрирует техническое преимущество над Стальным в бою, потому что для проведения трансмутации ей даже в ладошки хлопать не надо: молнию где надо расстегнула и все... Учись, студент Эдвард Элрик.


Но на то Эд и главный герой, чтобы в конце взять и одолеть злодейку. И тут-то проявляется его поистине темная сторона во всей своей густоте и черной насыщенности! Ведь он Сирену... отпускает. Да, просто отпускает, его голову вскружили пышные и доступные формы прелестной девушки. «Но ведь по сюжету он сдал ее полиции!» – воскликните вы, и будете правы. Вот только Эд почему-то «забыл» упомянуть стражам порядка о том самом, заветном алхимическом круге на груди воровки, и что цепи на руках не помешают провести ей трансмутацию.


Коварный Эд поймал Сирену и отпустил, чтобы потом снова поймать, но уже после наступления совершеннолетия!


Так-то.

Очевидное и невероятное

Одиннадцатую и двенадцатую серии автор статьи воспринял как сферический косяк в вакууме, так что они рассмотрены не будут. А вот тринадцатая весьма и весьма порадовала, и началось веселье с Альфонса Элрика, который подобрал бездомного мокрого котенка и засунул его внутрь себя. Как мы помним, Ал – ожившие доспехи, которые по идее должны напяливаться на человека, и автору статьи непонятно, почему котенок не провалился в один из стальных сапогов, а остался сидеть внутри где-то на уровне живота.


Далее, эпизод в армейской столовой Восточного Штаба. Хавок наблюдает ее набитой под завязку людьми в синей форме и делает вывод, что все они – государственные алхимики, так как у каждого видна цепочка серебряных часов. Вспоминаем из предыдущих серий, что в год экзамен сдают один-два гения, так что непонятно, откуда взялось по меньшей мере сто человек подобного уровня.


«А-а, в первый раз видишь в деле полковника? Перчатка на его правой руке сделана из специальной легковоспламеняющейся ткани. При сильном трении появляются искры. Остается лишь увеличить концентрацию кислорода в воздухе и... бум!» – Хавок. Данная цитата вырезана из эпизода на плацу, на котором мерялись силами Стальной и Огненный алхимики. Как видите, акцент сделан на способности полковника высекать искры из ткани своей перчатки, а вот его способность изменять состав воздуха воспринята как сама собой разумеющаяся. Вы только вдумайтесь, Рой Мустанг способен силой мысли изменять концентрацию кислорода в воздухе! К слову, в чистом виде кислород – газ ядовитый, так что Огненный может убивать и без его воспламенения. Он крут, да.


Также во время боя обнаружена потрясающая живучесть рядовых солдат и непосредственных подчиненных Мустанга, но данный момент настолько очевиден в своей глупости, что автор его игнорирует.


Кульминация схватки Мустанга и Эда! Эд срывает кусок ткани с правой перчатки Роя, на которой изображен алхимический круг, и заранее празднует победу. Автор же статьи пробивает себе лоб ладонью, потому что кем надо быть, чтобы не подумать о левой, идентичной правой перчатке – не известно.


После боя фюрер заставляет Эда и Роя чинить покореженный во время схватки плац. Стальной работает руками, применяя алхимию, а вот Огненный сачкует, изображая бурную деятельность с лопатой в руках. Или же Рой только и умеет, что концентрацию кислорода в воздухе изменять? Данный момент остается неясным.


И последнее, Эд и Ал относят котенка в приют. Наблюдается дикое похеривание закона равноценного обмена: Стальной превращает картонную коробку в полноценную детскую коляску. А может, Рой научил его управлять молекулами воздуха?


На сей ноте автор откланивается. До встречи, дорогие читатели.

Немного о Шраме

Просмотрев четырнадцатую, пятнадцатую и шестнадцатую серии, автор статьи едва не опустил руки, потому что не заметил ничего, достойного внимания злобного критикана. Три серии хорошего, годного аниме, которое вошло в анналы истории и сердца ценителей прекрасного.


А потом его осенило.


Шрам! Шрам позволит автору статьи вытащить наружу очевидную непрозорливость алхимиков, которые используют трансмутацию материи в ближнем бою!


Все помнят начало пятнадцатой серии и Армстронга, который на пальцах объясняет секрет бешеного успеха ишварца. Он, оказывается, использует самую обычную алхимию, только в отличие от дипломированных специалистов, которые материю анализируют, расщепляют и реструктуризируют, останавливается на втором этапе и таким образом несет в мир хаос и лютые опустошения.


Итак, вопрос: так зачем платить больше?


Объясняем на примере.


Берем сферического алхимика в вакууме, ставим на авку Эда. Берем сферического противника в вакууме, на авку которого ставим, к примеру, химеру из первой серии. По сценарию, первый должен экстерминировать второго. Что он для этого делает? Правильно, создает из песка копье и устраивает вокруг химеры пляски в лучших шаолиньских традициях. Разумеется, процесс экстерминирования затягивается в лучших анимешных традициях, зритель ест попкорн и переживает.


Победу мы имеем в любом случае, но какой ценой? Ценой времени и усилий, которые были затрачены на трансмутацию оксида кремния в оружие из не пойми чего и последующих активных телодвижений. Нет бы просто взять и уе... расщепить. Даже необученные алхимики это умеют, заваливаясь только на третьем этапе.


Почему, почему никто кроме Шрама не расщепляет своих врагов? Потому что нельзя просто так трансмутировать человеческое тело без философского камня? Вспоминаем Шо Такера, который создал своих химер из тел жены и дочери. Он спокойно и без философского камня расщепил живого человека на составляющие и соединил с телом животного. Криво, конечно, но это уже косяк на третьем этапе, а вот второй прошел без сучка без задоринки.


Учитесь на примера Шрама, студенты-алхимики.

Автоброня и книги

Семнадцатая серия, братья в сопровождении Алекса Луи Армстронга возвращаются в Ризенбург, чтобы Рокбеллы заменили Эду автоброню, поврежденную в бою со Шрамом. По сюжету Элрики четыре года не были дома и все это время старший брат ходил с протезами, которые ему поставили в одиннадцатилетнем (!) возрасте.


Читатели, знакомые с романом Виктора Гюго «Человек, который смеется», должны помнить описания того, как из нормальных и здоровых детей делали уродцев для развлечения толпы. Так вот, автор статьи заявляет, что Эдварду Элрику нереально повезло с тем, что он так медленно растет, ибо за четыре года ношения стальной автоброни при нормальной скорости роста из него бы такое ХПЧ выросло, что он бы не прошел ни одного кастинга на роль главного героя сенена. Особенно порадовала Уинри, которая сказала, что теперь поставит ему облегченную версию автоброни, дабы ее вес расти не мешал. Это когда Эду уже пятнадцать стукнуло! Позднее зажигание такое позднее...


Далее, восемнадцатая серия, в которой Эд собирался восстановить первое отделение Центральной библиотеки. Прежде всего автор статьи не понял, как именно он собирался это сделать. Да, в аниме в последний момент ветер унес пепел с пожарища и чудо таки не свершили, но разве можно восстановить из пепла книгу, если он является всего-лишь малой долей уже окисленного горючего материала? Все остальное попадает в атмосферу в виде дыма, углекислого газа и воды. И если с углекислым газом и водой проблем нет, то с частицами дыма определенно возникнут сложности...


А теперь рассмотрим вариант, в котором Эд смог бы восстановить книги, если бы у него был пепел. Точнее, рассмотрим вытекающие из этого следствия.


Во-первых, если это так просто, то почему никто из алхимиков Централа тупо не взял и не восстановил библиотеку сразу же после пожара? Первой отделение Центральной библиотеки, тонны секретной и просто важной документации, потеря которой – самая настоящая трагедия государственных масштабов. Зачем вообще нужна алхимия, если не для таких случаев?


Во-вторых, если действительно возможно восстановить сгоревшую книгу, которую алхимик не только не читал, но даже и в руках не держал, то какого лешего Эд поперся в Ризенбург, если мог восстановить свою руку самостоятельно? Стальной протез – это вам не стопка бумаги в типографической краске, с ним всяко проще будет трансмутацию проводить.


В итоге автор статьи опять слегка не догоняет логику сериала.


Печаль.

Склероз и криворукость

В 20-ой и 21-ой сериях автор статьи столкнулся с примерами редкостной забывчивости и рассеянности Эдварда Элрика и ишварца Шрама:


1. Сражаясь с живыми доспехами, охранявшими Пятую лабораторию, Эд сказал, что ни разу не победил в бою Ала. Возвращаемся к третьей серии, в которой Альфонс очень даже побежден (если не убит). Как старший брат мог забыть подобный миг своего триумфа, непонятно.


2. Шрам, встречаясь со Страстью во второй раз, обращает внимание на ее внешность и произносит загадочную фразу про своего брата и то, что у него что-то там получилось. Что мешало сказать ему это еще в 18-ой серии, когда он сражался с гомункулами в библиотеке?


22-ая серия, автор статьи в восторге от условий содержания заключенного, известного как Кимбли, Багровый Алхмик. Во-первых, с его ладоней не свели татуировки, с помощью которых он творит свои непотребства; во-вторых, сковали ему руки впереди, а не сзади, словно приглашая взорвать конвоира или соседа по камере. Долбоебизм военных зашкаливает, да. Зависть тоже хорош, но к нему мы еще вернемся.


При просмотре 23-ей серии автор статьи едва не подавился печенюшкой, когда увидел корявые рисунки Эдварда Элрика. И если портрет Зависти мог быть выполнен в стиле «руки-из-жопы» как своего рода месть за пинки и унижение, которые Эд стерпел в прошлой серии, то корявое изображение алхимического круга не вписывается ни в одну подобную теорию, потому что Стальной – нарисователь алхимических кругов уровня «Бог», если не выше. Впрочем, неисповедимы пути его...


В этой же серии из Ризенбурга приезжает Уинри, чтобы починить автоброню Эдварда, потому что он, сцуко, не может восстановить доспехи Альфонса только одной рукой. Автор статьи напоминает, что в Пятой лаборатории Эд собирался создавать философский камень уже со сломанной автоброней, так что совершенно непонятно, почему он не мог помочь Альфонсу. И зачем ему для этого вообще нужна вторая рука? Начертил алхимический круг и готово. Вот лишь бы херней страдать и создавать самим себе проблемы, епт.


Кстати, на девятой минуте просмотра 23-ей серии, между 14-ой и 18-ой секундами, автор статьи подавился печенюшкой, захлебнулся чаем и раскроил себе черепушку в подстолье. Но он обещает воскреснуть и продолжить просмотр аниме «Стальной Алхимик» 2003 года выпуска.

Шаблон и государственная безопасность

24-ая серия показалась автору статьи унылой. Подумаешь, Альфонс замешкался из-за того, что в него бросили дымовую гранату – все ведь уже забыли, что у него нет легких и слизистых оболочек, на которые она могла бы подействовать; подумаешь, Эд притащил с собой на поле боя Винри, где стреляют, используют опасную для здоровья алхимию и пытаются взорвать гг – ее ведь все равно не заденет. А вот Рика задело, но так как он был на стороне Бобра, медальон ака чеховское ружье и кольчуга из мифрила внес свою лепту в чудесное спасение.


25-ая серия, театр абсурда. Кинг Бредли сообщает Хьюзу, что доктора Марко держат в настолько секретном месте, что он сам о нем ничего не знает, и со всеми вопросами нужно обращаться к его секретарю. «...это необходимая предосторожность, чтобы информация не просочилась, даже если меня будут пытать,» – интересное кино получается с расстановкой приоритетов. Это что же, безопасность создателя философского камня важнее безопасности главы государства? Это кем же надо быть, чтобы захватить фюрера только для того, чтобы спросить у него, где держат вожделенную побрякушку? Хьюз не повелся и правильно. Заодно Бредли прямым текстом сказал, что его секретарь едва ли не председатель местного КГБ...


Далее по сюжету, Эд и Ал публично отказываются от дальнейших поисков философского камня. Хьюз и Армстронг не ведутся, и майор выдает эпичную фразу: «Все ради того, чтобы мы не стали следующими жертвами». Автор статьи на секунду завис, честно пытаясь представить данную версию Алекса Луи Армстронга в роли жертвы, но потерпел сокрушительное поражение. Это уже по версии Аракавы в сюжете присутствуют Оливия и его клеймо дезертира, но пусть это останется на ее совести, так-то.

Котята и прочие странности

27 серия, душераздирающая сцена с погибшей кошкой. Один из ее котят начал падать с крыши, но Эд спас его, подхватив огромной каменной рукой, созданной из стены. Вот только автору статьи не верится, что все прошло так гладко, ведь новорожденные котята очень хрупкие и уязвимые, и обращаться с ними нужно предельно бережно. Останавливать их падение с помощью каменной плиты не лучшая идея, особенно если несчастный пролетел порядка двух метров. Автор грустит, ему жалко беднягу.


А в конце серии ему захотелось придушить невежд, которые вынесли котят Чико на улицу в открытой корзине... Кто не знает, основная причина гибели новорожденных котят, оставшихся без матери – это, блять, переохлаждение! Блин, да они даже ссать и срать самостоятельно не могут, автор статьи невольно вспоминает личный опыт взращивания осиротевших животин. Полезный опыт, да. Будем надеяться, что хотя бы один котенок доживет до того момента, когда у него откроются глаза.


В 28 серии лиса подпустила Эда и Ала слишком близко к своему логову. Так как братья к тому времени еще не успели стать победителями проекта «Последний герой», плохое чутье животного вызывает удивление.


29 серия, Эдвард Элрик открывает для себя новые грани алхимического искусства и получает возможность совершать трансмутацию без непосредственного контакта с преобразовываемой материей. Все ведь видели, как он превратил одеяло в веревку, чтобы схватить Гнев? И что дальше? Превращение уже выпущенных пуль в одуванчики? Сможет ведь, если захочет...

Стальной Багровый Алхимик

При просмотре 30-ой серии автор сей статьи в очередной раз был поражен мощью и изяществом Идзуми, которая без особых усилий разгромила армейский штаб, обезвредив при этом всех находившихся там военнослужащих (даже Армстронга, епт!), и освободила Гнев. Ни одного лишнего движения, ни одной лишней эмоции. Veni, vidi, vici, и фанклуб сенсэя набирает новобранцев просто с астрономической скоростью. Все любят Идзуми, да. Но стоило этой сценке закончиться – и вот он, косяк! Скромную коллекцию абсурда пополняет сам Зольф Дж. Кимбли, который ловит пробегающего мимо солдата и безжалостно трансмутирует его тело в бомбу, которой взрывает стену.


Подумаешь, стену взорвал – скажите вы, но... Почему ему самому руки не оторвало? Тело солдата взорвалось, когда Кимбли к нему прикасался, кирпичную кладку снесло к ебеням, аниматоры даже прорисовали, как сам Багровый Алхимик отшатнулся под действием ударной волны. Раньше автор не обращал внимания на моменты, в которых Кимбли использует свои способности, потому что думал, что это колдунство аннулирует саму возможность отдачи, но она, оказывается, есть! Если на его тело оказывает влияние такой фактор, как возникновение разницы давления воздуха, то что насчет осколков и температуры?


И, внимание, вопрос: из чего сделаны руки Кимбли?


Протез Эда, что называется, сос... уступает им в своих тактико-технических характеристиках.

О Жадности бедном замолвим слово

В 31-ой серии автор статьи завис только на одном моменте, который к тому же решил вынести на рассмотрение только после долгих раздумий. Судите сами: Жадность сталкивается с Завистью и Ленью, заявляет, что не собирается изображать тут Брюса Ли, и схватив в охапку свою компанию химер, быстро сваливает... на лодке. Блджать, почему на лодке-то? Потому что решил, что если пешком уйдет, то догонють? А на лодке, значит, нет? А ниче, что он видел, что из себя Лень представляет? Эдакую сферическую НЁХ в вакууме, состоящую из воды, и из нее же перед ним появившуюся? Погрузить своих товарищей на весьма медленное плавсредство, чтобы оказаться на территории противника, где та сможет использовать свои способности на полную катушку? Немного нелогично, вам не кажется?


Далее, перепрыгиваем на серию № 34 (32 и 33 были просто хорошими сериями аниме). Бой Армстронга и химеры-быка (автор запамятовал его имя). Подручный Жадности оказывает государственному алхимику достойное сопротивление, хватает за голову и предпринимает безуспешную попытку изменить пластику кирпичеподобного лица, доработав его при помощи стены накшталт напильника. Почему все-таки безуспешно? Ну, Армстронг отделался лишь парой царапин.


Автор статьи допускает, что Алхимик Сильной Руки качал не только, простите за тавтологию, руки, но и кожу лица. Кто-нибудь из читающих статью когда-нибудь падал на асфальт или бетон? Кожа с колен или локтей как миленькая сползает, а что будет с лицом, если им на шершавую поверхность приземлиться, даже представить страшно. Недаром Тсучия из манги «Священная земля» избегал боев на асфальте, так как заниматься борьбой лучше на мягкой зеленой травке – и противника не убьешь, и свои колени сохранишь. Но «Священная земля» – вещь правдоподобная, а тут остается только руками развести, потому что аналогичных моментов в аниме и манге пруд пруди. Чего стоят только сцены, в которых разные ГГ врезаются в своих оппонентов на мотоциклах, рихтуя им хари вращающейся резиной на переднем колесе. Смертельный прием ведь, лицо должно до самой кости отполировать. Но всем пох.


Далее идет сцена, которую автор статьи не понял. Предполагается косяк с переводом, когда Жадность, встретив Страсть и Обжорство, задает тупейший вопрос «Кто вы?». Сразу было сделано предположение, что он знал лишь предыдущих гомункулов с аналогичными именами, но нет, сама Страсть тут же произносит, что с Обжорством тот уже знаком. Вопрос: какого хрена? Может, в потемках не рассмотрел...


И последнее, финальный аккорд, ставящий точку в полностью сформировавшемся мнении автор статьи об интеллектуальных способностях Жадности. Или его страшной близорукости. Гомункул посещает дом Данте, обнаруживает ее мертвое тело, свои кости и алхимический круг на потолке. Мышь оказалась в мышеловке, но... Почему он не увидел алхимический круг сразу – который на полу был? Обязательно было в самый его центр заходить? Тупо слили персонажа, а ведь такой харизматичный был.


Помним, любим, скорбим.

Аномальная живучесть и фокусы "без рук"

В 40-ой серии зрители получают возможность в очередной раз по достоинству оценить боевой потенциал Альфонса Элрика на примере его прямого столкновения с Зольфом Кимбли. Ал реально рулит, превосходя Багрового Алхимика как по части боевых искусств, так и в алхимии. Нет, ну правда, тактика Кимбли проста, как пять копеек – дотронуться и взорвать, а Ал подходит к вопросу экстерминирования со смекалкой, потому и побеждает с разгромным счетом. Ну а еще и потому, что навык нарисования алхимических кругов у него уровня «Бог».


Вот только смутил автора статьи один момент, уже в финале поединка. Кимбли превращает каменную глыбу в бомбу, а Ал заключает его в ловушку, создавая эдакий каменный ящик, которой, по идее, должен был стать для Багрового одновременно и могилой, потому что взрыв в настолько замкнутом пространстве – это вам не шутки. Но Кимбли выжил. Как, ять? Почему его не разорвало на куски? Он что, правда из стали? Там так грохнуло, что каменный ящик изнутри разнесло, а ему хоть бы хны, отделался парой царапин. Ну чисто терминатор...


Дальше – больше. 41-ая серия, бой Кимбли и Шрама. Ишварец теряет руку, а потом сразу же взрывает Багровому грудную клетку. И пусть так себе был бабабах, не до кровавой пыли и кишок на веточках березы (березе в Лиоре взяться неоткуда, но как звучит, а?), но по характеру повреждений ясно же, что кирдык там и позвоночнику, и грудной клетке вместе со всем содержимым. А он (Кимбли), сцуко, жив еще остался. Недолго, конечно, но подгадить успел. Просто необъяснимая живучесть, которая противоречит логике сериала.


И последнее, 42-ая серия: Шрам сбрасывает тело Кимбли с крыши здания на глазах у армейских наблюдателей. Вопрос: как? Ведь все помнят, что рук у него не осталось. Как Шрам затащил тело алхимика на крышу? В зубах тащил, штоле? Или пинками загнал? С него станется, конечно, но было бы здорово внести ясность в этот момент, чтобы не давать простор фикрайтерским фантазиям.

Пара фактов о гомункулах

При просмотре 44-ой серии, во время беседы Гогенхейма Светлого и Роя Мустанга, автор статьи услышал утверждение, что гомункулы не могут использовать алхимию. Это – закон для данной версии сериала, непреложное правило, с которым не поспоришь, ведь даже Гнев трансмутирует вещество с помощью руки и ноги Эдварда, которые получил, находясь во Вратах. Вот только как принять это, зная, что во вселенной ФМА нет другой сверхъестественной силы, кроме алхимии? Чем, кроме алхимии, можно объяснить способность Зависти менять свой облик, Страсти – превращать пальцы в копья, а Обжорства – поглощать все, что шевелится или нет? Да, этим их арсенал и ограничен, но откуда ноги у него растут? Тем более, что известен их источник энергии – Красный Камень, эдакий недо-Философский камень, который кроме как в алхимии не используется. Значит, алхимию они используют, пусть и крайне ограничены в ее применении. И тем более странно слышать слова о невозможности использования гомункулами алхимии от самого Гогенхейма – алхимика с четырехсотлетним стажем. Впрочем, это можно списать на то, что ему было лень объяснять Мустангу подобные малозначимые нюансы, ведь даже используя алхимию, алхимиками они не являются. Возможно, именно это и имелось ввиду. Не умеет папаша Эд лекции читать, ох, не умеет.


А еще автор статьи резко пересмотрел эпизоды, в которых Шрам нос к носу сталкивался с гомункулами. Как все помнят, его правая рука вступает в реакцию с Красным Камнем, поглощая его за считанные секунды. И отсюда возникает вопрос: почему она не поглощает камни, которые находятся внутри гомункулов? Они же там, за тонкой оболочкой из искусственной плоти! Нужен непосредственный контакт с камня с кожей? Похоже на то, ведь иначе встречи Шрама с гомункулами заканчивались быстро и по одному и тому же сценарию: он жив, а они – нет.

Трансцендентность и спирт

При просмотре 46-серии автор статьи малость охренел, когда Эдвард Элрик, потеряв в бою часть протеза, а именно целую кисть, продолжает использовать алхимию так же хорошо, как и раньше. Мало того, он восстанавливает ее из подручных материалов, создав вполне функциональную замену. Конечно, можно возразить, указав на то, что оставшейся части протеза более чем достаточно для создания алхимического круга из соединенных конечностей, но все равно остается подозрение, что что-то здесь не так. Нужен ли он вообще, алхимический круг? Что, если это просто формальность, и трансмутацию можно произвести простым усилием воли?


И нужна ли Эду Винри как механик? Он вполне может обойтись без ее помощи, достаточно лишь как следует изучить чертежи автоброни и клепать себе протезы из любого попавшегося под руку металлолома. Хотя стоп, как еще металлолом? Стальной может трансмутировать песок в сталь! Ей богу, смотришь «Алхимика» и поражаешься тому, как персонажи на пустом месте создают себе проблемы. Лишь бы экранное время лишней беготней заполнить...


47-ую серию автор статьи тупо не понял. Конкретно подзавис на моменте, в котором Эд убивает Лень. Как было в сериале? Гнев с помощью алхимии сливается с телом Лени, совершенно позабыв о том, что серией ранее поглотил часть тела мамы братьев, при попытке воскрешения которой гомункул и была создана. В результате оба оказались обездвижены, все красные камни Лень потеряла еще раньше, так что ее оставалось только добить. И Эд сделал это, превратив состоящего из воды гомункула в этанол. Насыщенная спецэффектами минута – и все, пушистый северный лис наступает еще для одного искусственного человека. Вопрос: что здесь не так?


Да все, буквально все. Итак, первое: в чем принципиальная разница между телом человека и телом гомункула? Эд сказал, что тело человека, в отличие от тела гомункула, нельзя трансмутировать полностью, превратив его, например, в тот же этанол, потому что у людей есть душа. А Кимбли, который взрывал всех направо и налево, всего-навсего комбинировал уже имеющиеся в теле человека вещества, чтобы получить бомбу. То есть не было процесса превращения углерода в серу и фосфор, Багровый просто брал то, что было, и – бабах! Вроде бы логично, но... нет. Почему душа мешает изменять только молекулярную структуру тканей тела? На более сложные структуры ей что, пофиг? Вы только вдумайтесь: Кимбли берет и извлекает из клеток человеческого организма компоненты, необходимые для взрыва, и собирает их в одном месте. Между прочим, уже сам процесс перемещения химических элементов смертелен, тело превращается в эдакое желе без намека на жизнеспособные биологические структуры. Почему душа не препятствует этой алхимической реакции? И к тому же создатели аниме забыли о бригадном генерале Гранте – алхимике Железной Крови, который превращал свое тело в разнокалиберную артиллерию. А она, между прочим, из металла. Откуда, спрашивается, в теле человека столько железа? Да и как можно забыть о священнике Бога Лета, который потерял контроль над искусственным философским камнем и получил вместо руки розовую мечту среднестатистического маньяка?


Далее, переходим к следующему моменту: Лень испаряется, потому что ее превратили в этанол. Дорогие зрители, этанол – это спирт. Самый обыкновенный, чистый спирт. Его используют по-разному: как топливо, как растворитель, как дезинфицирующее средство, внутрь... По физическим свойствам представляет собой бесцветную прозрачную горючую и летучую жидкость, которая закипает при 78-ми градусах по Цельсию, но никак не при комнатной температуре. Да, при ней спирт все равно испаряется, но ведь не с такой космической скоростью. И потом, пусть склад, в котором произошло экстерминирование гомункула, и был достаточно большим, но когда испаряется сразу 50-60 литров спирта, это не может не сказаться на всех присутствующих при данном нерациональном расходе стратегически важной жидкости. Правда, там только Эд относился к категории нормальных людей, но ему, поверьте, хватило бы, чтобы ушататься в дрова. Или вовсе протезы отбросить.


Вот такие вот... пироги, уважаемые читатели.

Страница книги Что не так со "Стальным Алхимиком"? в интернете